奇发28

奇发28电机官网-行星减速机_直流无刷减速电机_调速电机制造厂家-广东奇发28智能传动设备有限公司

0769-28829612158-9968-0461

行业新闻

新闻中心News Center

微型减速电机如何选型

2022-04-08 09:28:52广东奇发28智能传动设备有限公司

微型减速电机如何选型呢?深圳兆机电是一家很有实力的公司。深圳奇发28机电创建2001年,是一家研发、生产精密驱动系统的制造型企业。拥有一支由等组成的研发团队共100余人。为各地的客户提供驱动方案设计、模具制造、零部件生产及组装等服务,产品主要涉

微型减速电机的类型如何选择?深圳市赵机电有限公司是一家很有实力的公司。深圳市仲达机电有限公司成立于2001年,是一家开发和生产精密驱动系统的制造企业。有一个100多人的R&D团队。为各地客户提供驱动方案设计、模具制造、零部件生产和装配服务,产品主要涉及汽车零部件、工业设备、智能家居等。

微型减速电机的速度选择原则是尽可能接近生产机械的速度。一般进口的要比国产的贵很多,这是经济上的选择。港澳台比大陆贵。减速电机有两种类型,笼式和线绕式。不管是进口的还是国产的,大部分厂家都有自己的命名规范。现在在减速机市场。所以需要找一个减速电机的样品,根据原样品进行选型。

微型减速电机功率的选择取决于生产机械,即功率的选择。由负载所需的功率决定。减速电机所需电机功率如下:电机功率=转矩÷9550电机功率输入转数÷速比÷运行系数。

微减速电机起动转矩大。但是规划比较乱,启动和维护要花很多时间。只能用在需要较大起动转矩的地方,如起重设备等。此外,它还可用于需要适当调速的机械设备中。

通过在齿轮和齿轮箱领域的设计、开发和生产,通过行业对比和大量实验测试数据,仲达机电有限公司设计开发了减速齿轮箱、DC减速电机、微型DC减速电机、行星减速电机、减速电机等产品。

奇发28智能传动股份有限公司是一家集永磁直流电机、微型交流减速电机、小型交流减速电机、行星减速器、机器人减速器、减速电机及其一体化智能执行单元研发、制造、营销、服务的高新技术企业。

新闻推荐

—— Contact number

联系方式0769-28829612