奇发28

  • 奇发28电机官网-行星减速机_直流无刷减速电机_调速电机制造厂家-广东奇发28智能传动设备有限公司

    0769-28829612158-9968-0461

    行业新闻

    新闻中心News Center

    [电机制造厂家]精密行星减速机直齿和斜齿的区别是什么?

    2022-07-27 10:03:13广东奇发28智能传动设备有限公司

    客户经常咨询,精密行星减速机是直齿好还是斜齿好?那么,今天我们就普及一下减速机的直齿和斜齿有什么区别?精密行星减速机直齿与斜齿的区别:1、齿轮啮合度:直齿为整个齿轮直接进入啮合,直接退出啮合;斜齿齿轮是接触线从短到长再到短的接触;因此,斜齿

    广东奇发28智能传动设备有限公司,坐落于世界制造之都-广东省东莞市,是集电机、减速器、及控制系统研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。公司立足于智能化,自动化装备核心部件制造商及设计方案提供者。通过团队自主研发及科研院所、高等院:献,产品形成了以交流减速电机、行星减速机、直流有刷、无刷减速电机,动力滚筒,机器人减速器,直流伺服电机、变频器等产品系列为主体的近千个品种。

    上一篇:[电动叉车电机]行星减速机的作用是什么?可应用哪些领域? 返回 下一篇:[电动叉车电机]行星减速机使用过程中出现问题如何解决

    新闻推荐

    —— Contact number

    联系方式0769-28829612