奇发28

    • 奇发28电机官网-行星减速机_直流无刷减速电机_调速电机制造厂家-广东奇发28智能传动设备有限公司

    0769-28829612158-9968-0461

    行业新闻

    新闻中心News Center

    [电机制造厂家]四种防止减速机温度过高的方法

    2022-07-27 10:21:07广东奇发28智能传动设备有限公司

    四种防止减速机温度过高的方法很多减速机用户都知道它是用来降低主设备的转速,从而增加扭矩,满足我们的要求。这个配件别看得太小了,但是它是许多机械制造商必须的一种辅助设备,但是工作时间长了也会有高温,那么有什么方法可以用?由于行星减速机的工作环

    广东奇发28智能传动设备有限公司,坐落于世界制造之都-广东省东莞市,是集电机、减速器、及控制系统研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。公司立足于智能化,自动化装备核心部件制造商及设计方案提供者。通过团队自主研发及科研院所、高等院:献,产品形成了以交流减速电机、行星减速机、直流有刷、无刷减速电机,动力滚筒,机器人减速器,直流伺服电机、变频器等产品系列为主体的近千个品种。

    下面分享一篇:四种防止减速机温度过高的方法,我们一起看看吧。

    四种防止减速机温度过高的方法

    很多减速机用户都知道它是用来降低主设备的转速,从而增加扭矩,满足我们的要求。这个配件别看得太小了,但是它是许多机械制造商必须的一种辅助设备,但是工作时间长了也会有高温,那么有什么方法可以用?

    由于行星减速机的工作环境一般比较恶劣,又要在高温环境下工作,所以冷却十分重要,下面简单介绍四种主要的减速方式。

    一、减速机长期运行时,油槽和轴承的温度升高,会使加热槽温度低于35℃,轴承温度低于45℃。

    二、如情况紧急,需延长减速机长度工作时间,则应安装冷却系统,以使减速机主任能正常工作。减速机上安装有冷却螺旋管,用户可以自行连接部分冷却水,当冷却水通过螺旋管时,将热量传递给冷却水,使之冷却。

    三、冷却水流量不能过大,但可以保证减速机可以任意通过。

    四、如果放慢速度过长不起作用,就会有结冰的危险,所以冷却水必须排出。

    在减速机正常运转时,旁边的员工要不时检查一遍,如有异常应立即停止工作,这样既可以将隐患消灭在萌芽状态,又可以延长减速机的使用寿命,提高工作效率。

    这是一篇关于“四种防止减速机温度过高的方法”的文章,想要了解更多的,请查看新闻中心。

    新闻推荐

    —— Contact number

    联系方式0769-28829612