奇发28

奇发28电机官网-行星减速机_直流无刷减速电机_调速电机制造厂家-广东奇发28智能传动设备有限公司

0769-28829612158-9968-0461

行业新闻

新闻中心News Center

[减速电机]完成行星减速机无极变速的方法

2022-07-25 16:28:24广东奇发28智能传动设备有限公司

[db:SEO简介]

广东奇发28智能传动设备有限公司,坐落于世界制造之都-广东省东莞市,是集电机、减速器、及控制系统研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。公司立足于智能化,自动化装备核心部件制造商及设计方案提供者。通过团队自主研发及科研院所、高等院:献,产品形成了以交流减速电机、行星减速机、直流有刷、无刷减速电机,动力滚筒,机器人减速器,直流伺服电机、变频器等产品系列为主体的近千个品种。

下面分享一篇:完成行星减速机无极变速的方法,我们一起看看吧。

行星减速机具备降速及提升转距作用,行星减速机的輸出转速比是唯一的(指键入转速比一定的状况下),广泛运用在速度扭距的变换机器设备。许多 客户应用的具体场所,必须依据具体商品或是生产制造每日任务来更改机器设备的角速度,进而考虑生产制造的要求。下边,小编介绍一下完成行星减速机的无级变速箱的方法。

一、采用无极变速行星减速机:依据具体要求所选装行星减速机型号规格的不一样,挑选所相对的无极调加速齿轮箱,进而做到无级变速箱,根据变速手柄,可完成客户在加工过程中常需机器设备的角速度。

二、采用可变速的电动机。

1、采用可变速的电动机:如所需转速比为每分20-30圈,选定行星减速机为40\1,一般电动机选四级或6级(不建议选2级),一般电机额定功率固定不动,輸出速率不能调,不能调速。四级电动机以1500变为例,根据行星减速机降速后转速比为37.5,达不上规定。此情况就应挑选电磁调速电机配表来调节到所达规定的转速比。调节范畴一般为300-1500,依据所需转速比为20-30圈\分,得知当电机额定功率为800-1200范畴内就可以做到规定,彻底在电磁调速电机可变性范畴内。(电磁调速电机根据变速表来变速)

2、选用变频器:依据电机额定功率和具体应用场所,采用不一样的软启动器,来更改电动机键入电流量,进而更改电动机輸出转速比。

新闻推荐

—— Contact number

联系方式0769-28829612