奇发28



奇发28电机官网-行星减速机_直流无刷减速电机_调速电机制造厂家-广东奇发28智能传动设备有限公司

0769-28829612158-9968-0461

行业新闻

新闻中心News Center

[直流电机]行星减速机工作中后溫度十分高的缘故

2023-06-25 16:37:53广东奇发28智能传动设备有限公司

行星减速机是一种转速比低、扭距大的电机设备。当速率减少时,輸出扭距提升。依据电动机的輸出,扭距輸出比乘于传动比。可是,应留意不必超出行星减速机的额定值扭距。为何载入后行星减速机的溫度很高?(1)减速器润滑脂黏度挑选不科学;(2)润滑脂不够,

广东奇发28智能传动设备有限公司,坐落于世界制造之都-广东省东莞市,是集电机、减速器、及控制系统研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。公司立足于智能化,自动化装备核心部件制造商及设计方案提供者。通过团队自主研发及科研院所、高等院:献,产品形成了以交流减速电机、行星减速机、直流有刷、无刷减速电机,动力滚筒,机器人减速器,直流伺服电机、变频器等产品系列为主体的近千个品种。

下面分享一篇:行星减速机工作中后溫度十分高的缘故,我们一起看看吧。

行星减速机是一种转速比低、扭距大的电机设备。当速率减少时,輸出扭距提升。依据电动机的輸出,扭距輸出比乘于传动比。可是,应留意不必超出行星减速机的额定值扭距。为何载入后行星减速机的溫度很高?

(1)减速器润滑脂黏度挑选不科学;

(2)润滑脂不够,加上润滑脂;或油过多,降低润滑脂;

(3)润化管道堵塞,传动齿轮没法润化;

(4)滚动轴承损坏,拆换新滚动轴承;

(5)长期性超重;

(6)减速机上面有物件遮盖,热管散热欠佳;

之上便是行星减速机工作中后溫度十分高的缘故。尽量防止行星减速机的这种状况,能够避免行星减速机出現这种状况并一切正常运作。

这是一篇关于“行星减速机工作中后溫度十分高的缘故”的文章,想要了解更多的,请查看新闻中心。

新闻推荐

—— Contact number

联系方式0769-28829612